create table ko_method_node (
     id varchar(200) not null primary key comment '主键' ,
     name varchar(200) null comment '类名+方法名' ,
     class_name varchar(200) null comment '类名' ,
     method_name varchar(200) null comment '方法名' ,
     route_name varchar(200) null comment '路由，controller才有' ,
     method_type varchar(64) null comment '方法类型'
) comment '方法信息表';


create table ko_method_relation (
     id varchar(200) not null primary key comment '' ,
     source_id varchar(200) null comment '调用方id' ,
     target_id varchar(200) null comment '被调用方id' ,
     avg_run_time numeric(10,2) null comment '平均耗时' ,
     max_run_time numeric(10,2) null comment '最大耗时' ,
     min_run_time numeric(10,2) null comment '最小耗时'
) comment '方法调用关系表';

;
create table ko_exception_node (
    id varchar(200) not null primary key comment '主键' ,
    name varchar(200) null comment '异常名' ,
    class_name varchar(200) null comment '类名' ,
    message varchar(200) null comment '异常消息'
) comment '异常表';


create table ko_exception_relation (
    id varchar(200) not null primary key comment '' ,
    source_id varchar(200 null comment '调用方法id' ,
    target_id varchar(200) null comment '异常id' ,
    location int null comment '异常位置'
) comment '异常关系表';

create table ko_param_ana (
       source_id varchar(200) null comment '调用方法id' ,
       params varchar(200) null comment '参数组合，-分隔' ,
       avg_run_time numeric(10,2) null comment '平均耗时' ,
       max_run_time numeric(10,2) null comment '最大耗时' ,
       min_run_time numeric(10,2) null comment '最小耗时'
) comment '参数分析表';